Fatih Su Tesisatçısı

Fatih Su Tesisatçısı : Fatih Su Tesisatçısı olarak ve İstanbul Avrupa yakasında 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Evinizdeki, işyerinizdeki veya ofisinizdeki her türlü tesisat, tamirat ve onarım işlerinizde hizmetinizdeyiz. Hızlı servis ve profesyonel usta kadromuz ile birlikte nöbetçi tesisatçı olarak problemlerinizi en hızlı şekilde çözüp işinizi sizlere teslim ediyor. lavabo tıkanıklığı veya mutfak tıkanıklığı […]